
% format latexg -*- latex -*-

\documentclass[12pt, a4paper,austrian]{report}  

%sprache
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{babel}

%\usepackage{hyperref}
\usepackage{html}

\usepackage{makeidx}
\usepackage{lscape}

\usepackage{graphicx}

\title{              
der {\bf IEM-CUBE}\footnote{
C.U.B.E steht zum Beispiel für {\bf C}omputer {\bf u}nterstütze {\bf B}eschallungs-{\bf E}inheit}
 \\
eine Dokumentation
}


\author{
johannes m zmölnig \\
\latexhtml{institut für elektronische musik und akustik}
{\htmladdnormalink{institut für elektronische musik und akustik}{http://www.iem.at}}
}

\date{}

\makeindex

\begin {document}

\maketitle
\tableofcontents

\begin{abstract}
{
Das {\em Institut für Elektronische Musik und Akustik} (im folgenden kurz {\em IEM} genannt)
der Kunstuniversität Graz bezog im Herbst 2000 neue Institutsräumlichkeiten.
Zu diesen gehört auch ein mittelgroßer Aufführungsraum für Elektronische Musik, der {\em CUBE}.
Dieser wurde im Hinblick auf künftige Entwicklungen derart gestaltet,
dass mit dem System eine große Anzahl von Aufführungs- und Wiedergabe\-möglichkeiten zur Verfügung steht.


Im Kapitel \ref{intro} (Einführung) wird ein kurzer Überblick über das System gegeben.
Im Kapitel \ref{Hardware} (Hardware) werden die einzelnen Hard\-ware-\-Kom\-po\-nen\-ten
des IEM-Cubes näher erläutert.
Das Kapitel \ref{Software} (Software) stellt ein Handbuch zur speziellen Software {\em abcdefg} für das
3D-Rendering von periphonen Schallfeldern dar.

Im Anhang \ref{Szenarien} werden konkrete Probleme und Fragen beantwortet.
}
\end{abstract}

\vfill

\newpage

\include{hardware}
\begin{appendix}
\include{friendchip}
\end{appendix}

\end{document} 
